# Дожить...

Игорь Михайлович Цырульников

Больно как! Как же все-таки больно!

Значит, жив ещё! Вашу мать!

Не достать Вам меня, малахольного.

Хер на варежку! Не достать!


Боже правый!.. Только не это!

Успокоиться! Не истерить!

Доползти бы к своим до рассвета.

Доползти. Не раскиснуть. Дожить.


Он полез окровавленный, лютый,

Загребая культёю грязь.

Трупы, метры, воронки, минуты -

Нестерпимая боли вязь...


Как встречала Отчизна! Боже!

Благодарность! Медаль! Протез!

И казалось, не зря он всё же

По ущелью за жизнью лез...

..........................


Лет пятнадцать спустя, под Брестом.

Накануне нового века.

Схоронили бомжа неизвестного.

Неопознанного калеку.